Árvore de Natal 120cm com 110 Galhos Verde

A Árvore de Natal 120cm com 110 galhos é perfeita para quem deseja criar uma decoração natalina elegante, prática e com excelente acabamento. Seu tamanho compacto permite que ela se encaixe facilmente em ambientes residenciais e comerciais, como salas, hall de entrada, varandas, escritórios e lojas. Com visual tradicional e aparência natural, esta árvore proporciona um clima festivo acolhedor, valorizando qualquer espaço durante o período de Natal.

Com galhos articulados, sua montagem é extremamente rápida. Basta abrir cada camada para que a árvore tome forma, ganhando volume e equilíbrio visual. Os 110 galhos bem distribuídos oferecem densidade ideal para receber ornamentos de diferentes tamanhos, garantindo uma decoração harmoniosa. A tonalidade verde clássica realça o espírito natalino e combina com qualquer estilo: minimalista, colorido, rústico ou tradicional.

A estrutura conta com base plástica reforçada, garantindo estabilidade durante o uso. Fabricada em PVC e metal, a árvore oferece resistência e longa durabilidade, podendo ser utilizada por muitas temporadas. Após o Natal, seu sistema dobrável permite recolher facilmente os galhos, deixando o produto compacto para guardar no armário, depósito ou caixa organizadora.

A Árvore de Natal 120cm é uma excelente escolha para quem busca praticidade, beleza e ótimo custo-benefício. Seu design versátil transforma qualquer ambiente em um cenário encantador, pronto para receber a família, convidados ou clientes com o verdadeiro espírito natalino.

INFORMAÇÕES DO PRODUTO

Tamanho: 120 cm de altura

Quantidade de galhos: 110 galhos

Cor: Verde tradicional

Base: Suporte plástico resistente e estável

Montagem: Galhos articulados, abertura simples e rápida

Uso: Decoração residencial, comercial, corporativa e eventos

Armazenamento: Estrutura dobrável, ocupa pouco espaço após desmontada

O post Árvore de Natal 120cm com 110 Galhos Verde apareceu primeiro em Estrela do Lar.